0

1

Heaviness estimate

60g stimulus

blind poor vision medium vision full vision

0 0.5 1 1.5 2 2.5

Heaviness estimate

140g stimulus

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

Trial number within block 0

1

2

3

Heaviness estimate

230g stimulus