148 150 152 154 156 Time (s)

-200 0 200 400

Force (N/m)

Fz Fx

148 150 152 154 156 Time (s)

-200 0 200 400 Fz Fx

148 150 152 154 156 Time (s)

-200 0 200 400

Force (N/m)

Fz Fx

148 150 152 154 156 Time (s)

-200 0 200 400 Fz Fx