0.1.2.4.6.81Observed probability of lung cancer

0.05.1.15.2PLCOall2014 model predicted probability of lung cancer

Scatterplot 1 = lung cancer; 0 = no lung cancer

Line of observed vs. predicted probabilities

PLCO control arm (development data)

.0151

PLCO intervention arm (validation data)