A/H1 A/H3 B RSV PIV12 PIV3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 w_i

1997

A/H1 A/H3 B RSV PIV12 PIV3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1998

A/H1 A/H3 B RSV PIV12 PIV3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1999

A/H1 A/H3 B RSV PIV12 PIV3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 2000

A/H1 A/H3 B RSV PIV12 PIV3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 2001

A/H1 A/H3 B RSV PIV12 PIV3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 w_i

2002

A/H1 A/H3 B RSV PIV12 PIV3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 2003

A/H1 A/H3 B RSV PIV12 PIV3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 2004

A/H1 A/H3 B RSV PIV12 PIV3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 2005

A/H1 A/H3 B RSV PIV12 PIV3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 2006

A/H1 A/H3 B RSV PIV12 PIV3

0.2 0.4 0.6 0.8 1 w_i

2007

A/H1 A/H3 B RSV PIV12 PIV3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 2010

A/H1 A/H3 B RSV PIV12 PIV3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 2011

A/H1 A/H3 B RSV PIV12 PIV3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 2012

A/H1 A/H3 B RSV PIV12 PIV3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 2013