0

270

Mfr [Hz]

cer02a24, cer02a25

0

65

Mfr [Hz]

cer02b16, cer02b14

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 0

120

Mfr [Hz]

Time [ms]

cer02b64, cer02b65 0

100

Mfr [Hz]

cer02b36, cer02b35

Cat 5, recording 4

Cat 5, recording 3

Cat 5, recording 2

Cat 5, recording 1 Sequence Grating