0 50 100 150 200

-0.05 0 0.05 0.1 0.15

Time interval [ms]

% drop in performance

Cat 1

A_{col10d24}

0 50 100 150 200

-0.05 0 0.05 0.1 0.15

Time interval [ms]

Cat 2

B_{col13a20}

0 50 100 150 200

-0.05 0 0.05 0.1 0.15

Time interval [ms]

Cat 3

C_{cer01a47}