0 50 100 150 200 250

0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95

0 50 100 150 200 250

0.75 0.8 0.85 0.9 0.95

0 50 100 150 200 250

0.75 0.8 0.85 0.9 0.95 1

0 50 100 150 200 250

0.75 0.8 0.85 0.9 0.95 1