1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 -2 0 2 4

Signals

(a)

Period

(b)

1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996

0.5 1 2 3 4 6 (c)

1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996

0.5 1 2 3 4 6

1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 -pi -pi/2 0 pi/2 pi

Time (year)

Phase

(d)